﻿-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.1.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Хост: localhost:3306
-- Время создания: Фев 11 2009 г., 15:17
-- Версия сервера: 5.1.30
-- Версия PHP: 5.2.8

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


--
-- База данных: `rd`
--
DROP DATABASE IF EXISTS `rd`;
CREATE DATABASE `rd`;
-- --------------------------------------------------------
USE `rd`;
--
-- Структура таблицы `rd_izmerenia`
--
-- Создание: Дек 30 2008 г., 14:45
--

DROP TABLE IF EXISTS `rd_izmerenia`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rd_izmerenia` (
  `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date` datetime NOT NULL,
  `patient_num` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `opisanie` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `date` (`date`),
  KEY `patient_num` (`patient_num`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=68 ;

--
-- Структура таблицы `rd_param`
--
-- Создание: Дек 30 2008 г., 14:45
--

DROP TABLE IF EXISTS `rd_param`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rd_param` (
  `id` tinyint(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(5) NOT NULL,
  `opisanie` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=11 ;

--
-- Дамп данных таблицы `rd_param`
--

INSERT INTO `rd_param` (`id`, `name`, `opisanie`) VALUES
(1, 'U', 'Значения напряжения'),
(2, 'I', 'Значения тока'),
(3, 'R', 'Сопротивление'),
(4, 'G0', 'Проводимость'),
(5, 'G1', 'Первая гармоника проводимости'),
(6, 'G2', 'Вторая гармоника проводимости'),
(7, 'G3', 'Третья гармоника проводимости'),
(8, 'C', 'Емкость'),
(9, 'Uсм', 'Напряжение смещения'),
(10, 'Iсм', 'Ток смещения');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `rd_patient`
--
-- Создание: Дек 30 2008 г., 14:45
--

DROP TABLE IF EXISTS `rd_patient`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rd_patient` (
  `id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fam` varchar(60) NOT NULL,
  `name` varchar(60) NOT NULL,
  `otch` varchar(60) NOT NULL,
  `day` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  `mon` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
  `year` smallint(4) unsigned NOT NULL,
  `opisanie` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=41 ;


--
-- Структура таблицы `rd_points`
--
-- Создание: Дек 30 2008 г., 14:45
--

DROP TABLE IF EXISTS `rd_points`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rd_points` (
  `num` tinyint(3) NOT NULL,
  `opisanie` varchar(500) NOT NULL,
  `name` varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'point',
  `image` longblob,
  PRIMARY KEY (`num`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Дамп данных таблицы `rd_points`
--

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(1, 'PL1_r', 'PL1_r', LOAD_FILE('pics\PL1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(2, 'GL1_r', 'GL1_r', LOAD_FILE('pics\GL1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(3, 'MC9_r', 'MC9_r', LOAD_FILE('pics\MC9_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(4, 'TR1_r', 'TR1_r', LOAD_FILE('pics\TR1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(5, 'C9_r', 'C9_r', LOAD_FILE('pics\C9_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(6, 'IG1_r', 'IG1_r', LOAD_FILE('pics\IG1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(7, 'PL1_l', 'PL1_l', LOAD_FILE('pics\PL1_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(8, 'GL1_l', 'GL1_l', LOAD_FILE('pics\GL1_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(9, 'MC9_l', 'MC9_l', LOAD_FILE('pics\MC9_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(10, 'TR1_l', 'TR1_l', LOAD_FILE('pics\TR1_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(11, 'C9_l', 'C9_l', LOAD_FILE('pics\C9_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(12, 'IG1_l', 'IG1_l', LOAD_FILE('pics\IG1_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(13, 'RP1_r', 'RP1_r', LOAD_FILE('pics\RP1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(14, 'F1_r', 'F1_r', LOAD_FILE('pics\F1_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(15, 'E45_r', 'E45_r', LOAD_FILE('pics\E45_r.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(16, 'VB44_r', 'VB44_r', LOAD_FILE('pics\VB44_r.jpg') );

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(17, 'R0_r', 'R0_r', LOAD_FILE('pics\R0_r.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(18, 'V67_r', 'V67_r', LOAD_FILE('pics\V67_r.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(19, 'RP1_r', 'RP1_r', LOAD_FILE('pics\RP1_r.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(20, 'VB44_r', 'VB44_r', LOAD_FILE('pics\VB44_r.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(21, 'E45_l', 'E45_l', LOAD_FILE('pics\E45_l.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(22, 'VB44_l', 'VB44_l', LOAD_FILE('pics\VB44_l.jpg'));

INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(23, 'R0_l', 'R0_l', LOAD_FILE('pics\R0_l.jpg'));
INSERT INTO `rd_points` (`num`, `opisanie`, `name`, `image`) VALUES
(24, 'V67_l', 'V67_l', LOAD_FILE('pics\V67_l.jpg'));

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `rd_znacheniya`
--
-- Создание: Дек 30 2008 г., 14:50
--

DROP TABLE IF EXISTS `rd_znacheniya`;
CREATE TABLE `rd_znacheniya` (
  `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment,
  `izm_num` int(11) NOT NULL,
  `param_num` tinyint(4) NOT NULL,
  `point_num` tinyint(3) NOT NULL,
  `povtor_num` enum('1','2','3','4','5','6') NOT NULL,
  `znach` float NOT NULL,
  `znach_UI` mediumtext NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `izm_num` (`izm_num`),
  KEY `param_num` (`param_num`),
  KEY `point_num` (`point_num`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=23073 ;



--
-- Ограничения внешнего ключа сохраненных таблиц
--

--
-- Ограничения внешнего ключа таблицы `rd_izmerenia`
--
ALTER TABLE `rd_izmerenia`
  ADD CONSTRAINT `rd_izmerenie_ibfk_1` FOREIGN KEY (`patient_num`) REFERENCES `rd_patient` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

--
-- Ограничения внешнего ключа таблицы `rd_znacheniya`
--
ALTER TABLE `rd_znacheniya`
  ADD CONSTRAINT `rd_znacheniya_ibfk_1` FOREIGN KEY (`izm_num`) REFERENCES `rd_izmerenia` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `rd_znacheniya_ibfk_2` FOREIGN KEY (`param_num`) REFERENCES `rd_param` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `rd_znacheniya_ibfk_3` FOREIGN KEY (`point_num`) REFERENCES `rd_points` (`num`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;
